alpha

-1 -0.5 0 0.5 1 pt

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 pt:alpha {pt < 0.3}

0 dcaz

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0 20 40 60 80 100 120 140 dcaz^{htemp}_{Entries 394}

Mean 0.02021 RMS 0.03544

dcaz

r 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 25 30 35 r htemp Entries 394 Mean 2.734 RMS 1.488 r

b 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 b^{htemp}_{Entries 394}

Mean 0.0149 RMS 0.02004 b